HPGL
2; 1 SelectedDevice
0.20000000; 2 MillToolOutl
0.00000000; 3 MillToolIsolate fuer Polygon-Isolate
0.60000000; 4 MillToolFree
1; 5 SelectedLayer1
16; 6 SelectedLayer16
0.8; 7 DrillPad
0.8; 8 DrillVia
0.8; 9 DrillHole
20; 10 OverlapOutlPercent
20; 11 OverlapRubOutPercent
0.50000000; 12 Distance_Copper_Dimension
2.00000000; 13 DimensionMillTool
1; 14 Millfreeyes
10.00000000; 15 Holder_Spacing
0; 16 Onlydrill
1; 17 Generatedrills
2.0; 18 Max_Drill_Diameter
0.00000000; 19 Z_down
0.00000000; 20 Drill_z_deep
0.00000000; 21 Mill_z_safety
0; 22 Spindle_rpm
0.00000000; 23 Tool_vel
0.00000000; 24 Fast_vel
0.00000000; 25 Drill_Vel
0; 26 DrillRefOn
3.00000000; 27 DrillRefDiameter
-6.00000000; 28 DrillRefDeep
1; 29 UseRack
0; 30 SelectedPlusLayerTop
0; 31 SelectedPlusLayerBot
1; 32 Mirror_On
1; 33 MachineMenuOn
0.00000000; 34 ParkXposition
0.00000000; 35 ParkYposition
0.00000000; 36 ParkZposition
0.00000000; 37 Z_dimension
1; 38 Dim_on_off
-2.00000000; 39 Mz_down
-3.80000000; 40 Mdrill_z_deep
1.00000000; 41 Mmill_z_safety
15000; 42 Mspindle_rpm
2.00000000; 43 Mtool_vel
5.00000000; 44 Mfast_vel
0.50000000; 45 MDrill_Vel
0; 46 MdrillRefOn
3.00000000; 47 MdrillRefDiameter
-6.00000000; 48 MdrillRefDeep
10.00000000; 49 MparkXposition
10.00000000; 50 MparkYposition
80.00000000; 51 MparkZposition
-3.80000000; 52 Mz_dimension
1; 53 Mdim_on_off
1; 54 Mmillfreeyes
0.60000000; 55 MMillToolFree
2.00000000; 56 MDimensionMillTool
1; 57 MInner_contour
3; 58 CNCmillResolution
0; 58 MillOnlyContour
! *** Do not change the order of this lines *** !
